\documentclass[a4paper, oneside, 10pt]{article}
\usepackage[unicode]{hyperref}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[english]{babel}
\date{\today}
\title{}
\author{}
\begin{document}



\section{\texorpdfstring{data frame}{data frame}}
\label{sec:data_frame}


estou tentando criar meu data frame e não consigo. 
criei esse um arquivo.txt
indiv,cor,dieta,difpeso
ham1,claro,a,0.1
ham2,claro,a,1.1
ham3,claro,a,3.7
ham4,escuro,a,1.5
ham5,escuro,a,-0.1
....
o código é:
ham $\leftarrow$ read.table(,,TA1.csv",header=T,sep=,,,",dec=,,.")

(já tentei sem o dec=,,." também...)
mas nao tá dando certo, não tem linhas e colunas. a mensagem de erro que aparece é: 

 ham $\leftarrow$ read.table(,,TA1.csv",header=T, sep=,,,")
\begin{quote}
 str(ham)
\end{quote}


'data.frame':   18 obs. of  1 variable:
 \$ indiv.cor.dieta.difpeso......: Factor w/ 18 levels ,,ham1;claro;a;0.1;;;;;;",..: 1 11 12 13 14 15 16 17 18 2 ...

não consigo entender porque?!
help(me)!!

\end{document}
